Varnish (7.x-1.3) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: Status
bo: གནས་སྟངས

en: Disabled
bo: ནུས་མེད་བསྒྱུར་ཡོད

en: None
bo: མེད།

en: Caching
bo: བར་གསོག་བྱེད་པ
