Varnish (7.x-1.3) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Status
el: Κατάσταση

en: Disabled
el: Απενεργοποιημένο

en: None
el: Κανένα

en: Caching
el: Λανθάνουσα μνήμη
