Varnish (7.x-1.3) - en to kn translation catalogue (3 entries)

en: Status
kn: ಸ್ಥಿತಿ

en: Disabled
kn: ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾದ

en: None
kn: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
