Varnish maintenance mode (7.x-1.0-beta1) - en to ca translation catalogue (3 entries)

en: Save
ca: Desa

en: Caching
ca: Emmagatzemament en memòria cau

en: Maintenance mode
ca: Mode de manteniment
