Varnish maintenance mode (7.x-1.0-beta1) - en to el translation catalogue (3 entries)

en: Save
el: Αποθήκευση

en: Caching
el: Λανθάνουσα μνήμη

en: Maintenance mode
el: Λειτουργία συντήρησης
