Varnish maintenance mode (7.x-1.0-beta1) - en to ku translation catalogue (3 entries)

en: Save
ku: پاشەکەوتکردن

en: Caching
ku: حەشارکردن

en: Maintenance mode
ku: شێوازی چاودێری
