Varnish maintenance mode (7.x-1.0-beta1) - en to vi translation catalogue (3 entries)

en: Save
vi: Lưu

en: Caching
vi: Bộ nhớ đệm

en: Maintenance mode
vi: Chế độ bảo trì
