verge_lib (7.x-1.0) - en to cs translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
cs: Obnovit výchozí nastavení

en: The configuration options have been reset to their default values.
cs: Byly obnoveny výchozí hodnoty nastavení.
