verge_lib (7.x-1.0) - en to gl translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
gl: Restaurar cos valores predeterminados

en: The configuration options have been reset to their default values.
gl: As opcións de configuración foron restabelecidas aos seus valores predeterminados.
