verge_lib (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
target: Set semula kepada lalai

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: Opsyen konfigurasi telah diset semula kepada nilai-nilai lalainya.
