verge_lib (7.x-1.0) - en to sk translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
sk: Znovunastaviť predvolené hodnoty

en: The configuration options have been reset to their default values.
sk: Nastavenie konfigurácie bolo znovu nastavené do predvoleného stavu.
