verge_lib (7.x-1.0) - en to th translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
th: กลับไปใช้ค่าเริ่มต้น

en: The configuration options have been reset to their default values.
th: คืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าปริยายแล้ว
