verge_lib (7.x-1.1) - en to oc translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
oc: Reïnicializar a las valors per defaut

en: The configuration options have been reset to their default values.
oc: Las opcions de configuracion son estadas reïnicializadas a lors valara per defaut.
