verge_lib (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
target: Restaurar os valores predefinidos

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: As opções de configuração foram reinicializadas para os seus valores predefinidos.
