verge_lib (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
ar: إعادة إلى الإعدادات الافتراضية

en: The configuration options have been reset to their default values.
ar: تمت إعادة خيارات الضبط إلى قيمها المبدئية.
