View Mode Selector (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: None
target: هیچ

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Icon
target: شمایل

en: Select list
target: سجل انتخاب

en: View modes
target: حالت‌های نمایش
