jQuery-viewport-checker (7.x-1.4) - en to it translation catalogue (3 entries)

en: Pages
it: Pagine

en: Show for the listed pages
it: Mostra nelle pagine elencate

en: Hide for the listed pages
it: Nascondi nelle pagine elencate
