jQuery-viewport-checker (7.x-1.5) - en to ta translation catalogue (3 entries)

en: Pages
ta: பக்கங்கள்

en: Not installed
ta: நிறுவப்படவில்லை

en: Installed
ta: நிறுவப்பட்டது
