jQuery-viewport-checker (7.x-1.6) - en to hi translation catalogue (3 entries)

en: Pages
hi: पृष्ठ

en: @e: At least @a
hi: @e: कम से कम @a

en: Show for the listed pages
hi: सूचीबद्ध पृष्ठों के लिए दिखाएँ
