Views Arguments (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Habilitado

en: On
target: Habilitado

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: True
target: Verdadeiro

en: False
target: Falso

en: Off
target: Desligado

en: Custom
target: Personalizado

en: Fields
target: Campos

en: Child terms
target: Termos filhos

en: Permission
target: Permissão

en: Restrict user based on role
target: Restringir usuários pelo seu papel no site

en: Restrict to the selected roles
target: Restringir aos seguintes papéis

en: If no roles are selected, users from any role will be allowed.
target: Se nenhum papel for selecionado, todos os usuários serão liberados.

en: Callback function
target: Função de retorno de chamada

en: Include destination
target: Incluir destino

en: Custom output for TRUE
target: Saída customizada para VERDADEIRO

en: Custom output for FALSE
target: Saída customizada para FALSO

en: Fields to be included as links.
target: Campos a serem incluídos como links.

en: Include a "destination" parameter in the link to return the user to the original view upon completing the link action.
target: Inclua um parâmetro "destination" no link para retornar o usuário para a view original após concluir a ação do link.
