Views Crosstab (7.x-1.0-alpha1) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Total
ar: المجموع

en: Average
ar: متوسط

en: Maximum
ar: أقصى قيمة

en: Minimum
ar: أقل قيمة
