Views Crosstab (7.x-1.0-beta1) - en to th translation catalogue (9 entries)

en: None
th: ไม่มี

en: Field
th: ช่องรับข้อมูล

en: Views
th: ดู

en: Total
th: ทั้งหมด

en: Separator
th: คั่น,แยก

en: Average
th: เฉลี่ย

en: Maximum
th: อย่างสูง

en: Minimum
th: อย่างต่ำ

en: Default order
th: การจัดลำดับเริ่มต้น
