Views Fluid Grid (7.x-3.0) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Disabled
target: Dinyahbolehkan

en: Enabled
target: Dibolehkan

en: None
target: Tiada

en: Center
target: Tengah

en: Horizontal
target: Mendatar

en: Vertical
target: Menegak

en: Width
target: Kelebaran

en: Height
target: Ketinggian

en: Left
target: Kiri

en: Right
target: Kanan
