Views Fluid Grid (7.x-3.0) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: None
target: هیچ

en: Center
target: وسط

en: Views
target: نماها

en: Horizontal
target: افقی

en: Vertical
target: عمودی

en: Width
target: عرض

en: Height
target: ارتفاع

en: Alignment
target: تراز

en: Left
target: چپ

en: Right
target: راست
