Views Merge Rows (7.x-1.0-rc1) - en to ar translation catalogue (5 entries)

en: No
ar: لا

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Field
ar: الحقل

en: Views
ar: الرؤى

en: Separator
ar: فاصل
