Views Merge Rows (7.x-1.0-rc1) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: No
fr: Non

en: Settings
fr: Paramètres

en: Field
fr: Champ

en: Views
fr: Vues

en: Separator
fr: Séparateur
