Views Nivo Slider (7.x-3.0-alpha1) - en to ast translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
ast: Desactiváu

en: Yes
ast: Sí

en: No
ast: Non

en: None
ast: Nengún

en: Basic
ast: Básicu
