Views OAI-PMH (7.x-3.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: None
target: Nenhum

en: - None -
target: - Nenhum -

en: You need at least one field before you can configure your table settings
target: É necessário pelo menos um campo antes que possa configurar as definições da tabela
