Views Parity Row (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Display links
vi: Liên kết hiển thị

en: Start
vi: Khởi động

en: End
vi: Kết thúc

en: View mode
vi: Chế độ hiển thị
