Advanced Views RSS Feed (7.x-2.0-rc4) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: None
target: Nenhum

en: Not a valid URL.
target: Não é uma URL válida.

en: URL alias
target: URL alternativo

en: Original image
target: Imagem original

en: Display type
target: Mostrar tipo

en: Image style
target: Estilo da imagem

en: None (original image)
target: Nenhuma (imagem original)

en: Image style: @style
target: Estilo da imagem: @style
