Views Simple Pager (7.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Views
target: 视图

en: Pager ID
target: 分页器ID

en: Offset
target: 偏移量

en: Unless you're experiencing problems with pagers related to this view, you should leave this at 0. If using multiple pagers on one page you may need to set this number to a higher value so as not to conflict within the ?page= array. Large values will add a lot of commas to your URLs, so avoid if possible.
target: 除非你在与这个视图关联的分页器上遇到了问题，否则你应该把这个置为0。如果你在一个页面使用了多个分页器，你可能需要将这个数字设置的高一点，这样在 ?page= array中就不会冲突了。不过大值会向你的URL添加许多逗号，所以尽可能的避免这种情况。

en: Number of pages
target: 总页数

en: The number of items to skip. For example, if this field is 3, the first 3 items will be skipped and not displayed.
target: 跳过条目的数量。如，如果这里填写3，前三个条目将会跳过不显示。

en: The total number of pages. Leave empty to show all pages.
target: 页面的总量。留空以显示所有页面。
