Views Slideshow (7.x-3.9) - en to unknown language translation catalogue (50 entries)

en: Slideshow
target: Apresentação de slides

en: Previous
target: Anterior

en: Next
target: Próximo

en: Action
target: Ação

en: Default
target: Padrão

en: Top
target: Superior

en: Sync
target: Sincronizar

en: Text
target: Texto

en: Bottom
target: Inferior

en: Fields
target: Campos

en: Random
target: Aleatório

en: Controls
target: Controles

en: Transition
target: Transição

en: Style
target: Estilo

en: Installed
target: Instalado

en: Resume
target: Continuar

en: Advanced Options
target: Opções Avançadas

en: Skin
target: Tema

en: Pager
target: Paginador

en: Effect
target: Efeito

en: Speed
target: Velocidade

en: of
target: de

en: Pause
target: Pausa

en: Cycle
target: Ciclo

en: Display the results as a slideshow.
target: Mostrar os resultados como um slideshow.

en: Timer delay
target: Tempo do contador

en: Time in milliseconds that each transition lasts. Numeric only!
target: Tempo em milisegundos que leva cada transição. Apenas números!

en: Pause when hovering on the slideshow image.
target: Pausar quando o mouse estiver em cima do slideshow

en: Amount of time in milliseconds for the first slide to transition. This number will be added to Timer delay to create the initial delay.  For example if Timer delay is 4000 and Initial delay is 2000 then the first slide will change at 6000ms (6 seconds).  If Initial delay is -2000 then the first slide will change at 2000ms (2 seconds).
target: Período de tempo em milisegundos para o primeiro slide ser alterado. Este número será adicionado ao Tempo do Contador para criar o tempo inicial. Por exemplo, se o Tempo do contador for 4000 e a Margem de tempo inicial for 2000 então o primeiro slide será alterado aos 6000ms (6 segundos). Se a Margem de tempo inicial for -2000, o primeiro slide será alterado aos 2000ms (2 segundos).

en: Pager Type
target: Tipo de paginador

en: Activate Slide and Pause on Pager Hover
target: Ativar o Slide e Pausar Quando o Mouse Estiver em Cima

en: Should the slide be activated and paused when hovering over a pager item.
target: Se o slide deve ser ativado e pausado quando o mouse estiver sobre ele.

en: ClearType Background
target: Plano de Fundo ClearType

en: Pause On Click
target: Pausar com clique

en: Pause when the slide is clicked.
target: Pausa quando o slide for clicado.

en: Make the slide window height fit the largest slide
target: Tornar a altura da área dos slides igual ao slide de maior altura

en: End slideshow after last slide
target: Terminar a apresentação após o último slide

en: Start Slideshow Paused
target: A Apresentação de Slides começa Pausada

en: Start the slideshow in the paused state.
target: Iniciar a Apresentação de Slides em pausa.

en: Start On Last Slide Viewed
target: Começar no Último Slide Visto

en: When the user leaves a page with a slideshow and comes back start them on the last slide viewed.
target: Quando o usuário sai de uma página com uma apresentação de slides e depois volta, recomeça do último slide visto.

en: Length of Time to Remember Last Slide
target: Período de Tempo para Lembrar do Último Slide Visto

en: The number of days to have the site remember the last slide. Default is 1
target: O número de dias para que o site se lembre do último slide visto. O padrão é 1

en: Items per slide
target: Itens por slide

en: Slide Counter
target: Contador de slides

en: Slideshow Type
target: Tipo de Slideshow

en: Wait for all the slide images to load
target: Espere até que todas as imagens do slide carreguem

en: Applied Options
target: Opções Aplicadas

en: There was no action specified.
target: Não havia uma ação especificada.

en: This slideshow is forced paused.
target: Este slideshow está colocado em pausa forçada.
