Views Slideshow: Galleria (7.x-3.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (40 entries)

en: True
target: Verdadeiro

en: False
target: Falso

en: Advanced settings
target: Definições avançadas

en: Theme
target: Tema

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: next
target: seguinte

en: Show
target: Mostrar

en: Empty
target: Vazio

en: Extend
target: Estender

en: Transition
target: Transição

en: Fade
target: Desaparecer gradualmente

en: Image crop
target: Recorte da imagem

en: Debug
target: Depuração

en: Autoplay
target: Início automático

en: Thumbnails
target: Miniaturas

en: Auto
target: Automático

en: Queue
target: Fila

en: Fullscreen
target: Ecrã inteiro

en: Data source
target: Origem de dados

en: Transition speed
target: Velocidade da transição

en: documentation
target: documentação

en: Classic
target: Clássico

en: Galleria options
target: Opções Galleria

en: Add permalinks to all images in the gallery.
target: Adicionar ligações permanentes a todas as imagens na galeria.

en: Custom theme
target: Tema personalizado

en: Custom theme path
target: Caminho personalizado para o tema.

en: If checked, then the slide show will begin rotating after the specified time below.
target: Se selecionado, a apresentação de diapositivos comecará a rodar após o tempo especificado em baixo.

en: Image margin
target: Margem da imagem

en: Sets a margin between the image and stage. Specify the number of pixels.
target: Define uma margem entre a image e a área de visualização. Especifique o número de pixels.

en: Image position
target: Posição da imagem

en: Checking this box will open any image links in a new window.
target: Selecionar esta caixa irá abrir quaisquer links das imagens numa nova janela.

en: Thumb crop
target: Recorte de miniaturas

en: Sets the creation of thumbnails. If set to %false, then Galleria will not create thumbnails. If you set this to %empty, Galleria will create empty spans with the className %img instead of thumbnails.
target: Define a criação de miniaturas. Se definido como %false, a Galleria não irá criar miniaturas. Se definir como %empty, a Galleria irá criar elementos HTML (span) com o atributo class "%img" em vez de gerar miniaturas.

en: The milliseconds used when applying the transition.
target: Milisegundos utilizados quando é aplicada a transição.

en: Thumb quality
target: Qualidade das miniaturas

en: Provides integration between the Galleria plugin and Views Slideshow.
target: Fornece integração entre a extensão Galleria e o módulo Views Slideshow.

en: You need to install the Galleria plugin. You can find the plugin at !url.
target: Necessita instalar a extensão Galleria. Pode encontrar a extensão em !url.

en: These options affect the slideshow when it's in the !galleria mode. Please see the !documentation for more information.
target: Estas opções irão afectar a apresentação de diapositivos quando em modo !galleria. Por favor veja a !documentation para mais informações.

en: Custom (specify options below)
target: Personalizado (especifique as opções abaixo)
