Views Watchdog (7.x-3.3) - en to unknown language translation catalogue (30 entries)

en: Title
target: Título

en: Type
target: Tipo

en: Message
target: Mensagem

en: Link
target: Ligação

en: Timestamp
target: Registo data/hora

en: User
target: Utilizador

en: Error
target: Erro

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: Location
target: Localização

en: Severity
target: Severidade

en: Warning
target: Aviso

en: Referrer
target: Referência

en: Notice
target: Aviso

en: Info
target: Informações

en: Variables
target: Variáveis

en: Debug
target: Depuração

en: About
target: Sobre

en: sort by @s
target: ordenar por @s

en: Serialized array of variables that match the message string and that is passed into the t() function.
target: Array serializado contendo as variáveis que combinam com o texto da mensagem e que são passadas à função t().

en: Title only
target: Apenas título

en: Display type
target: Mostrar tipo

en: This will override any other link you have set.
target: Isto irá substituir qualquer outra ligação que tenha estabelecido.

en: Use default RSS settings
target: Usar as configurações padrão para RSS

en: Emergency
target: Emergência

en: Alert
target: Alerta

en: Critical
target: Crítico

en: URL of the origin of the event.
target: URL de origem do evento.

en: Hostname of the user who triggered the event.
target: Nome do host do utilizador que despoletou o evento.

en: Unique watchdog event ID.
target: ID exclusivo do evento do watchdog

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: O nível de severidade do evento; varia de 0 (Emergência) a 7 (Depuração).
