Virtual Keyboard (7.x-1.0-beta5) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: User interface
gl: Interface de usuario

en: Description
gl: Descrición

en: Visibility settings
gl: Configuración da visibilidade

en: Examples
gl: Exemplos
