Visualization API (7.x-1.0-alpha1) - en to be translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
be: Захаваць налады

en: Ascending
be: Узыходны

en: Descending
be: Зыходны

en: Field settings
be: Наладкі поля
