Visualization API (7.x-1.0-alpha1) - en to cy translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
cy: Cadw ffurfweddiad

en: Ascending
cy: Esgynnol

en: Descending
cy: Disgynnol

en: Field settings
cy: Gosodiadau maes
