Visualization API (7.x-1.0-alpha1) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
hy: Հիշել կոնֆիգուրացիան

en: Ascending
hy: Ըստ աճման

en: Descending
hy: Ըստ նվազման

en: Field settings
hy: Դաշտի պարամետրեր
