Visualization API (7.x-1.0-alpha1) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
ta: முறைப்படுத்தலை சேமி

en: Ascending
ta: ஏறுமுகமான

en: Descending
ta: இறங்குமுகமான

en: Field settings
ta: புல அமைவுகள்
