VoIP Drupal (7.x-1.0-beta5) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Title
target: عنوان

en: user
target: کاربر

en: delete
target: حذف

en: Status
target: وضعیت

en: Operations
target: عملیات

en: Name
target: نام

en: Save
target: ذخیره

en: Configure
target: پیکربندی

en: Created
target: ایجاد شده

en: Anonymous
target: ناشناس

en: Duration
target: مدت

en: Source
target: منبع

en: Changed
target: تغییر یافته

en: Error message
target: پیام خطا

en: Direction
target: جهت

en: Completed.
target: انجام شد.
