Views Variable Field (7.x-1.0) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: Views
uk: Види

en: Variable name
uk: Назва змінної

en: You may enter data from this view as per the "Replacement patterns" below.
uk: Можна вводити дані з цього виду, як це показано в розділі "Шаблони заміни", що наведений нижче.
