Watchdog Live (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: enabled
target: ativado

en: Disable
target: Desabilitar

en: Update interval
target: Intervalo entre as atualizações

en: seconds
target: segundos

en: missing
target: faltando

en: About
target: Sobre

en: Optional features
target: Features opcionais
