Watchdog Live (7.x-1.0) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: enabled
ml: പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി

en: Disable
ml: പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക

en: Update interval
ml: പുതുക്കല്‍ ഇടവേള

en: Optional features
ml: ഓപ്ഷണൽ സവിശേഷതകൾ
