Weather (7.x-2.2) - en to ro translation catalogue (105 entries)

en: Save configuration
ro: Salvați configurația

en: Delete
ro: Șterge

en: Real name
ro: Nume real

en: Search
ro: Căutare

en: Reset
ro: Resetează

en: Display settings
ro: Setări de afişare

en: Weather
ro: Vremea

en: Weather: custom user
ro: Starea vremii: personalizat

en: Current weather
ro: Starea vremii

en: Temperature: !temperature
ro: Temperatură: !temperature

en: Wind: !wind
ro: Vânt: !wind

en: Pressure: !pressure
ro: Presiune: !pressure

en: Rel. Humidity: !rel_humidity
ro: Umiditate: !rel_humidity

en: Visibility: !visibility
ro: Vizibilitate: !visibility

en: Reported on:
ro: Raportat la:

en: Country
ro: Ţară

en: Select a country to narrow down your search.
ro: Alegeţi o ţară pentru restrângerea căutării.

en: Place
ro: Loc

en: Select a place in that country for the weather display.
ro: Alegeţi o locaţie din acea ţară pentru vizualizarea stării vremii.

en: You may enter another name for the place selected above.
ro: Puteţi introduce alt nume pentru localitatea selectată mai sus.

en: Display units
ro: Afişează unităţi

en: Weight
ro: Greutate

en: Optional. In the block, the heavier locations will sink and the lighter locations will be positioned nearer the top. Locations with equal weights are sorted alphabetically.
ro: Opţional: În bloc, locaţiile cu greutate mai mare se vor poziţiona spre sfârşit, iar cele cu greutate mai mică, la începutul blocului. Locaţiile cu greutăţi egale se vor sorta în ordine alfabetică.

en: No data
ro: Nu sunt date

en: Clear sky
ro: Cer senin

en: Few clouds
ro: Câţiva nori

en: Scattered clouds
ro: Nori împrăştiaţi

en: Broken clouds
ro: Nori răzleţi

en: Overcast
ro: Cer înnorat

en: No significant clouds
ro: Nori nesemnificativi

en: light rain showers
ro: plouă uşor

en: light freezing rain
ro: plouă răsleţ cu stropi reci

en: light rain
ro: plouă uşor

en: heavy rain showers
ro: plouă abundent

en: heavy freezing rain
ro: plouă abundent cu stropi reci

en: heavy rain
ro: plouă abundent

en: rain showers
ro: plouă puţin

en: freezing rain
ro: plouă rece

en: rain
ro: plouă

en: Calm
ro: Vreme liniştită

en: North
ro: Nord

en: Northeast
ro: Nord-est

en: East
ro: Est

en: Southeast
ro: Sud-est

en: South
ro: Sud

en: Southwest
ro: Sud-vest

en: West
ro: Vest

en: Northwest
ro: Nord-vest

en: Variable from !direction_a to !direction_b
ro: Variind între !direction_a şi !direction_b

en: Variable
ro: Variabilă

en: Download location for METAR data is not accessible.
ro: Adresa de descărcare ale datelor METAR nu este accesibilă.

en: Displays METAR weather data
ro: Afişează datele METAR al stării vremii

en: Name
ro: Nume

en: Save
ro: Salvare

en: Time
ro: Ora

en: Visibility
ro: Vizibilitate

en: METAR data: !metar
ro: Date METAR: !metar

en: Temperature
ro: Temperatură

en: Wind speed
ro: Viteza vântului

en: Knots
ro: Noduri

en: meter/s
ro: m/s

en: Pressure
ro: Presiune

en: UK miles
ro: mile UK

en: Show abbreviated wind directions
ro: Afişează direcţia vântului cu abrevieri

en: Displays abbreviated wind directions like N, SE, or W instead of North, Southeast, or West.
ro: Afişează direcţiile vântului folosind abrevieri ca N, SE, sau V în loc la Nord, Sud-est, sau Vest.

en: Show degrees of wind directions
ro: Afişează direcţia vântului în grade

en: SW
ro: SV

en: W
ro: V

en: NW
ro: NV

en: Variable from !direction_a (!degree_a°) to !direction_b (!degree_b°)
ro: Variind între !direction_a (!degree_a°) şi !direction_b (!degree_b°)

en: Latitude
ro: Latitudine

en: Longitude
ro: Longitudine

en: Condition
ro: Condiție

en: Edit location
ro: Editează locaţia

en: Delete location
ro: Şterge locaţia

en: Weather: location of nodes (requires Location module)
ro: Starea vremii: amplasarea nodurilor (depinde de modulul Location)

en: Current weather nearby
ro: Starea vremii din această zonă

en: Location of this weather station:
ro: Locaţia acestei staţii meteo:

en: The configuration has been saved.
ro: Configuraţia a fost salvată.

en: The ICAO code is not supported by this module.
ro: Acest cod ICAO nu este suportat de către acest modul.

en: Are you sure you want to delete the location %name?
ro: Sigur doriţi ştergerea locaţiei %name?

en: North-Northeast
ro: Nord-Nord-est

en: East-Northeast
ro: Est-Nord-est

en: East-Southeast
ro: Est-Sud-est

en: South-Southeast
ro: Sud-Sud-est

en: South-Southwest
ro: Sud-Sud-vest

en: West-Southwest
ro: Vest-Sud-vest

en: West-Northwest
ro: Vest-Nord-vest

en: North-Northwest
ro: Nord-Nord-vest

en: SSW
ro: SSV

en: WSW
ro: VSV

en: WNW
ro: VNV

en: NNW
ro: NNV

en: No sunrise today
ro: Fără răsărit astăzi

en: No sunset today
ro: Fără apus astăzi

en: Sunrise: !sunrise
ro: Răsărit Soare: !sunrise

en: Sunset: !sunset
ro: Apus Soare: !sunset

en: Show compact block
ro: Afişează blocul compactat

en: Displays only the name, condition, and temperature of the weather station.
ro: Afişează doar numele, starea, şi temperatura furnizată de staţia meteorologică.

en: Symbol
ro: Simbol

en: !speed&thinsp;knots
ro: !speed&thinsp;noduri

en: !speed&thinsp;meter/s
ro: !speed&thinsp;m/s

en: gusts up to !speed
ro: urcă până la !speed

en: !visibility&thinsp;mi
ro: !visibility&thinsp;mile

en: Fair
ro: Rezonabilă
