Weather block (7.x-1.0) - en to fi translation catalogue (46 entries)

en: Weather
fi: Sää

en: Current weather
fi: Tämänhetkinen sää

en: High
fi: Korkein

en: Low
fi: Alin

en: Temperature
fi: Lämpötila

en: City
fi: Kaupunki

en: Key
fi: Avain

en: Not available
fi: Ei tarjolla

en: Partner ID
fi: ID

en: Wind
fi: Tuuli

en: Humidity
fi: Kosteus

en: Display values
fi: Näytettävät arvot

en: Invalid partner key or ID for weather.com.
fi: Weather.comin ID ei kelpaa, yritä uudelleen.

en: <p>Please set the default settings for the module using this form. The locations for which the weather is shown are stored in two separate taxonomies !taxonomy1 and !taxonomy2. Feel free to edit the locations in the taxonomies to fit your preferences.</p>
fi: <p>Aseta moduulin oletusasetukset käyttäen tätä lomaketta. Sääasemat tallennetaan kahteen eri sanastoon !taxonomy1 ja !taxonomy2. Voit vapaasti muokata sanastojen sisältämiä sääasemia.</p>

en: Weather locations (local)
fi: Sääasemat (paikallissää)

en: Weather locations (world)
fi: Sääasemat (maailman sää)

en: Default weather location
fi: Oletus-sääasema

en: The default locations are selected from the taxonomy "Weather locations (local)". If no location is selected, the default location is set to Helsinki, Finland.
fi: Oletussijainnit valitaan sanastosta "Sääasemat (paikallissää)". Jos sijaintia ei ole valittuna, oletuspaikkana on Helsinki.

en: Format (measurement units)
fi: Esitysmuoto (mittayksikkö)

en: Choose which service to use
fi: Valitse käytettävä palvelu

en: The recommended weather service is Yahoo Weather, the support for weather.com is slightly untested. If you choose to use Google Weather, there is a chance of occassional timeouts when fetching the weather info despite the caching mechanism as Google limits the amount of requests from a certain IP address per minute.
fi: Suositeltava sääasema on Yahoo Weather, weather.com tuki on osittain testaamaton. Jos päätät käyttää Google Weatheria, sivustolla saattaa välimuistituksesta huolimatta esiintyä satunnaisia aikakatkaisuja johtuen Googlen tavasta rajoittaa samasta IP-osoitteesta tulevien kyselyjen määrää.

en: Use weather icons from provider
fi: Käytä sääpalvelun tarjoajan sääkuvakkeita

en: <p>The Weather block module provides icons for the weather conditions but you may also choose to use the weather icons from the provider. You can also override the icons provided by this module by manually setting a path for the weather icons on your web server. The module relies strongly on correct naming of the icon files so it is recommended that you copy over the files in this modules' <em>/weather_icons</em> folder and then replace the files with your own.</p><p><strong>Note that due to copyright terms, the selections below will not be applied when using the Google weather service; icons from Google will be used!</strong></p>
fi: <p>Weather block moduuli tarjoaa sääkuvakkeet eri säätiloille mutta voit myös valita, käytätkö kuvakkeita suoraan palveluntarjoajalta. Voit myös ohittaa sääkuvakkeiden kansion asettamalla kansion sijainnin manuaalisesti allaolevaan kenttään. Huomaathan että moduuli on riippuvainen kuvaketiedostojen oikeanlaisesta nimeämisestä joten on suositeltavaa että kopioit moduulin <em>/weather-icons</em> kansiossa olevat sääkuvakkeet omaan haluamaasi kansioon ja korvaat ne tämän jälkeen haluamillasi samaan tapaan nimetyillä tiedostoilla.</p><p><strong>Huomaa että käyttöoikeuksista johtuen tämä asetus ei ole käytettävissä Google Weather sääpalvelun kanssa vaan palvelu tarjoaa Googlen tarjoamia sääkuvakkeita!</strong></p>

en: Local path for weather icons
fi: Paikallinen sääkuvakkeiden polku

en: The location of weather icons relative to your Drupal installation
fi: Polku josta sääkuvakkeet löytyvät suhteessa Drupalin asennuspolkuun

en: Choose which values you wish to display
fi: Valitse, mitkä tiedot haluat esittää

en: Dew point
fi: Kastepiste

en: Weather icon
fi: Sääkuvake

en: Link to 5 day forecast
fi: Linkki viiden päivän sääennusteeseen

en: Link to forecasts from other cities
fi: Linkki muiden paikkakuntien sääennusteisiin

en: Link to 4 day forecast
fi: Linkki neljän päivän sääennusteeseen

en: Weather block
fi: Säälohko

en: Dew Point
fi: Kastepiste

en: Four day weather forecast
fi: Neljän päivän sää

en: Other cities
fi: Muut kaupungit

en: Five day weather forecast
fi: Viiden päivän ennuste

en: Id's for the weather services
fi: Sääpalveluiden ID:t

en: Please fill in the ID's for the various weather services, the ID's will be validated against the weather services. If left empty, the system will try to automatically locate the ID's for you.
fi: Syötä ID:t eri sääpalveluille, ID:t validoidaan palveluja vasten. Mikäli ID on tyhjä, järjestelmä pyrkii täydentämään ne puolestasi automaattisesti.

en: The WOEID that you entered was invalid
fi: Syöttämäsi WOEID ei kelpaa

en: World weather
fi: Maailman sää

en: Yahoo Weather (recommended)
fi: Yahoo Weather (suositeltava)

en: Weather locations stored in this vocabulary are shown on the Local Weather page provided by this module
fi: Tähän sanastoon tallennetut sääasemat näytetään tämän moduulin tarjoamalla Paikallsisää sivulla

en: Weather locations stored in this vocabulary are shown on the World Weather page provided by this module
fi: Tähän sanastoon tallennetut sääasemat näytetään tämän moduulin tarjoamalla Maailman sää sivulla

en: Drupal 7 integration of weather.com, yahoo weather and google weather services
fi: Drupal 7 integraatio weather.comin, yahoo weatherin ja google weatherin sääpalveluille

en: Select city
fi: Valitse kaupunki

en: Change location
fi: Vaihda sijaintia
