Weather block (7.x-1.12) - en to lt translation catalogue (7 entries)

en: Remove
lt: Pašalinti

en: Enable
lt: Įjungti

en: Disable
lt: Išjungti

en: High
lt: Aukštas

en: Low
lt: Žemas

en: City
lt: Miestas

en: (disabled)
lt: (išjungta)
