Weather.com.au (7.x-1.0-beta1) - en to bo translation catalogue (3 entries)

en: General settings
bo: རྒྱུན་ལྡན་སྒྲིག་འགོད།

en: Caching
bo: བར་གསོག་བྱེད་པ

en: State
bo: （ཞིང་། /ཁུལ། /དམིགས་ཁུལ།）
