Webclient (7.x-1.6-rc2) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Disable
target: செயலற்றதாக்குக

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Password
target: கடவுச்சொல்

en: Name
target: பெயர்

en: Default
target: பொதுஇருப்பு

en: Configure
target: தகவமைக்குக

en: Hostname
target: ஓம்புனர் பெயர்
