webform2html (7.x-4.0) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Reset to defaults
uk: Скинути до початкових значень

en: Save
uk: Зберегти

en: Webform
uk: Вебформа

en: Text to display
uk: Текст для показу

en: The token [serial] will be replaced with the serial number and draft indication.
uk: Замінник [serial] буде замінений серійним номером та індикацією чернетки.

en: Verify submission access for each link
uk: Перевіряти доступ до надсилання для кожного посилання
