webform2html (7.x-4.0) - en to de translation catalogue (6 entries)

en: Reset to defaults
de: Auf Standardwerte zurücksetzen

en: Save
de: Speichern

en: Webform
de: Webformular

en: Text to display
de: Anzuzeigender Text

en: The token [serial] will be replaced with the serial number and draft indication.
de: Der Token [serial] wird durch die fortlaufende Nummer und die Angabe ersetzt, die eine Webformulareingabe als Entwurf kennzeichnet.

en: Verify submission access for each link
de: Webformulareingabenzugriff ür jeden Link überprüfen
